-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.264409495405
cusum  =  0.129567649648
eta  =  0.52684061287
hl_amp_ratio  =  0.720974314899
kurtosis  =  -1.04396678415
n_points  =  399
period  =  0.550900189479
period_SNR  =  46.2661862643
period_log10FAP  =  -52.2651752561
period_uncertainty  =  8.10385703036e-05
phase_cusum  =  0.224451460624
phase_eta  =  0.382043132609
phi21  =  4.11444860455
phi31  =  5.2959229086
quartile31  =  0.39
r21  =  0.417532216171
r31  =  0.209887003821
shapiro_w  =  0.950424730778
skewness  =  -0.32417128183
slope_per10  =  -0.138058512905
slope_per90  =  0.170500006061
stetson_k  =  0.842283694061
weighted_mean  =  15.3985891747
weighted_std  =  0.237103007245
