-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334243615473
cusum  =  0.108226494046
eta  =  0.499970254738
hl_amp_ratio  =  0.389236387738
kurtosis  =  -0.623739476258
n_points  =  562
period  =  0.504155655209
period_SNR  =  56.3014443647
period_log10FAP  =  -69.9616474388
period_uncertainty  =  6.61482711688e-05
phase_cusum  =  0.19706526518
phase_eta  =  0.549462340433
phi21  =  0.813119898875
phi31  =  1.75412386032
quartile31  =  0.49
r21  =  0.43564628529
r31  =  0.198237709875
shapiro_w  =  0.911923348904
skewness  =  -0.722063006134
slope_per10  =  -0.0330144436541
slope_per90  =  0.0520477721524
stetson_k  =  0.747339137655
weighted_mean  =  15.6200396785
weighted_std  =  0.320402560182
