-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.379637421849
cusum  =  0.109478354733
eta  =  0.703279759311
hl_amp_ratio  =  0.343762470822
kurtosis  =  -0.438665664094
n_points  =  229
period  =  0.398717751653
period_SNR  =  27.2896699595
period_log10FAP  =  -24.3493778594
period_uncertainty  =  4.42233536336e-05
phase_cusum  =  0.237312475464
phase_eta  =  0.214201483672
phi21  =  -2.40227007202
phi31  =  -0.951613729307
quartile31  =  0.49
r21  =  0.543392109677
r31  =  0.349501850809
shapiro_w  =  0.906670153141
skewness  =  -0.797120413525
slope_per10  =  -0.0750176812535
slope_per90  =  0.177100002766
stetson_k  =  0.742779485626
weighted_mean  =  12.4095633188
weighted_std  =  0.34143133301
