-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388189818675
cusum  =  0.0871603472356
eta  =  0.645615545247
hl_amp_ratio  =  0.321454165748
kurtosis  =  -0.332517005334
n_points  =  286
period  =  0.495590752798
period_SNR  =  40.8337129471
period_log10FAP  =  -35.4772297804
period_uncertainty  =  8.40269187936e-05
phase_cusum  =  0.257092401436
phase_eta  =  0.110344227363
phi21  =  0.726853360269
phi31  =  1.85077170383
quartile31  =  0.44
r21  =  0.473930196218
r31  =  0.372270885757
shapiro_w  =  0.885469257832
skewness  =  -0.865698843921
slope_per10  =  -0.15226964076
slope_per90  =  0.208825632855
stetson_k  =  0.735934132
weighted_mean  =  14.0131686503
weighted_std  =  0.328430503326
