-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.197489957399
cusum  =  0.102421315681
eta  =  0.564181707943
hl_amp_ratio  =  1.30705462996
kurtosis  =  -1.41663517139
n_points  =  552
period  =  0.268014446246
period_SNR  =  72.4330736935
period_log10FAP  =  -92.9960722062
period_uncertainty  =  1.87349322995e-05
phase_cusum  =  0.289223594112
phase_eta  =  0.282348390342
phi21  =  -1.36093502271
phi31  =  -4.02123048705
quartile31  =  0.3
r21  =  0.171909520372
r31  =  0.0754397742995
shapiro_w  =  0.92191028595
skewness  =  0.126492896817
slope_per10  =  -0.0365619369695
slope_per90  =  0.039468838644
stetson_k  =  0.88078296097
weighted_mean  =  14.9141498782
weighted_std  =  0.15016886704
