-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.242439208697
cusum  =  0.139251483876
eta  =  0.521504608167
hl_amp_ratio  =  0.555972542786
kurtosis  =  -0.474303160315
n_points  =  347
period  =  0.500202091071
period_SNR  =  33.8581527283
period_log10FAP  =  -35.3567910859
period_uncertainty  =  8.07689494772e-05
phase_cusum  =  0.246287123022
phase_eta  =  0.202874270044
phi21  =  1.05385430896
phi31  =  2.36103964553
quartile31  =  0.295
r21  =  0.627204290909
r31  =  0.357873609886
shapiro_w  =  0.943495333195
skewness  =  -0.642302905684
slope_per10  =  -0.132569212898
slope_per90  =  0.13980414465
stetson_k  =  0.780408037694
weighted_mean  =  14.9530775612
weighted_std  =  0.213509237074
