-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343492058915
cusum  =  0.112843267363
eta  =  0.570167030156
hl_amp_ratio  =  0.359209178919
kurtosis  =  -0.403912114914
n_points  =  288
period  =  0.568781306136
period_SNR  =  34.2805287218
period_log10FAP  =  -35.8050389547
period_uncertainty  =  9.13616872627e-05
phase_cusum  =  0.260838695417
phase_eta  =  0.135335817164
phi21  =  0.795468937251
phi31  =  1.78433076224
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.48692544746
r31  =  0.248109304103
shapiro_w  =  0.878251194954
skewness  =  -0.901994107388
slope_per10  =  -0.112429089477
slope_per90  =  0.262400014326
stetson_k  =  0.713413513218
weighted_mean  =  15.5176054076
weighted_std  =  0.275986897031
