-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24818026498
cusum  =  0.129783609248
eta  =  0.588342559953
hl_amp_ratio  =  0.651740435873
kurtosis  =  -0.663346812329
n_points  =  311
period  =  0.467796877635
period_SNR  =  32.401713961
period_log10FAP  =  -26.3339444901
period_uncertainty  =  7.48914386506e-05
phase_cusum  =  0.238914251522
phase_eta  =  1.06390268981
phi21  =  -1.58709447856
phi31  =  -4.75292630102
quartile31  =  0.37
r21  =  0.0392432585351
r31  =  0.0971754892129
shapiro_w  =  0.972260296345
skewness  =  -0.367336538929
slope_per10  =  -0.0491077005525
slope_per90  =  0.0506435025132
stetson_k  =  0.802602066364
weighted_mean  =  12.409068358
weighted_std  =  0.255087471862
