-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340432808704
cusum  =  0.143163955657
eta  =  0.496767660924
hl_amp_ratio  =  0.441565156352
kurtosis  =  -0.598286032473
n_points  =  437
period  =  0.522503806589
period_SNR  =  50.7928382104
period_log10FAP  =  -57.9541920805
period_uncertainty  =  7.12440436207e-05
phase_cusum  =  0.219858157684
phase_eta  =  0.308025712356
phi21  =  0.822501963929
phi31  =  4.94949070895
quartile31  =  0.44
r21  =  0.421322043557
r31  =  0.217226088529
shapiro_w  =  0.897278785706
skewness  =  -0.773177608008
slope_per10  =  -0.0519090937982
slope_per90  =  0.108965016401
stetson_k  =  0.76822789948
weighted_mean  =  15.9686112851
weighted_std  =  0.307122868165
