-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350817583676
cusum  =  0.146746771235
eta  =  0.580538519197
hl_amp_ratio  =  0.368967762312
kurtosis  =  -1.08579184545
n_points  =  330
period  =  0.455535198426
period_SNR  =  44.3182026637
period_log10FAP  =  -48.4325608429
period_uncertainty  =  5.60010824444e-05
phase_cusum  =  0.237885331213
phase_eta  =  0.106748753276
phi21  =  -2.34407006822
phi31  =  -4.31467806254
quartile31  =  0.52
r21  =  0.413581230802
r31  =  0.246893473084
shapiro_w  =  0.905582070351
skewness  =  -0.517520353987
slope_per10  =  -0.0961961669394
slope_per90  =  0.12961957584
stetson_k  =  0.777690001332
weighted_mean  =  15.8840530738
weighted_std  =  0.301480265682
