-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278658923344
cusum  =  0.152690214647
eta  =  0.727720324435
hl_amp_ratio  =  0.253691586079
kurtosis  =  -0.0920056832831
n_points  =  158
period  =  0.545547553053
period_SNR  =  20.776897296
period_log10FAP  =  -19.6409909884
period_uncertainty  =  8.08506082985e-05
phase_cusum  =  0.250178205657
phase_eta  =  0.228404165064
phi21  =  0.984711601147
phi31  =  2.04283051305
quartile31  =  0.335
r21  =  0.281105334032
r31  =  0.113176698141
shapiro_w  =  0.871401488781
skewness  =  -0.943576384942
slope_per10  =  -0.309312717655
slope_per90  =  0.38434561939
stetson_k  =  0.739137933815
weighted_mean  =  12.9061734384
weighted_std  =  0.215524455742
