-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  7.95300529308
cusum  =  0.352981755882
eta  =  0.188320752552
hl_amp_ratio  =  0.70780486099
kurtosis  =  -0.446387455235
n_points  =  351
period  =  9293.25465
period_SNR  =  40.0774271201
period_log10FAP  =  -44.5702718664
period_uncertainty  =  3484.97049375
phase_cusum  =  0.362914208076
phase_eta  =  0.177456093751
phi21  =  3.09918081012
phi31  =  3.05643853767
quartile31  =  0.13
r21  =  0.468085315587
r31  =  0.105640754249
shapiro_w  =  0.965963244438
skewness  =  -0.446704286503
slope_per10  =  -390.250071429
slope_per90  =  226.818233331
stetson_k  =  0.795480443535
weighted_mean  =  14.4465923932
weighted_std  =  0.0897054119699
