-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247557446944
cusum  =  0.168971195579
eta  =  0.719756288225
hl_amp_ratio  =  0.595572618358
kurtosis  =  -0.344686504455
n_points  =  523
period  =  0.556240669493
period_SNR  =  53.2657196041
period_log10FAP  =  -54.3715575849
period_uncertainty  =  8.07503456166e-05
phase_cusum  =  0.214917220451
phase_eta  =  0.713899360888
phi21  =  -2.20573848258
phi31  =  -3.93331220563
quartile31  =  0.315
r21  =  0.360907930348
r31  =  0.15980135795
shapiro_w  =  0.958700656891
skewness  =  -0.605115163805
slope_per10  =  -0.0550002911
slope_per90  =  0.0489288383868
stetson_k  =  0.776896694577
weighted_mean  =  18.1446265468
weighted_std  =  0.216497519912
