-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.240275128656
cusum  =  0.141235220455
eta  =  0.5882262942
hl_amp_ratio  =  0.494904871401
kurtosis  =  -0.515172454479
n_points  =  467
period  =  0.549881871063
period_SNR  =  61.4044259088
period_log10FAP  =  -62.5036555089
period_uncertainty  =  8.09316322999e-05
phase_cusum  =  0.217091574953
phase_eta  =  0.433610573093
phi21  =  -2.174375111
phi31  =  -4.05221894049
quartile31  =  0.29
r21  =  0.371726987234
r31  =  0.17855134678
shapiro_w  =  0.953431010246
skewness  =  -0.586343310244
slope_per10  =  -0.0726299775657
slope_per90  =  0.0620302163456
stetson_k  =  0.758314626422
weighted_mean  =  17.3938000212
weighted_std  =  0.202659690783
