-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281041167564
cusum  =  0.134304652016
eta  =  0.525146932698
hl_amp_ratio  =  0.659902525917
kurtosis  =  -0.518832589099
n_points  =  451
period  =  0.528135071034
period_SNR  =  53.4239378686
period_log10FAP  =  -61.468758765
period_uncertainty  =  7.44397419386e-05
phase_cusum  =  0.254422927178
phase_eta  =  0.300124696824
phi21  =  -2.0695397451
phi31  =  -0.781022930573
quartile31  =  0.385
r21  =  0.377657800517
r31  =  0.240504136547
shapiro_w  =  0.942876279354
skewness  =  -0.59370543545
slope_per10  =  -0.0711337631931
slope_per90  =  0.116257512962
stetson_k  =  0.806857831073
weighted_mean  =  14.9316184404
weighted_std  =  0.243369502111
