-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202525996081
cusum  =  0.196410456922
eta  =  0.605535355353
hl_amp_ratio  =  1.04175475542
kurtosis  =  -1.24713324903
n_points  =  437
period  =  0.308849495116
period_SNR  =  60.1583104688
period_log10FAP  =  -67.0706689507
period_uncertainty  =  2.48943687969e-05
phase_cusum  =  0.267092545738
phase_eta  =  0.455524226012
phi21  =  2.10394558822
phi31  =  4.22372842347
quartile31  =  0.3
r21  =  0.159129745601
r31  =  0.0890650552214
shapiro_w  =  0.948457360268
skewness  =  0.118379940198
slope_per10  =  -0.0524918073374
slope_per90  =  0.0489626132137
stetson_k  =  0.880742003537
weighted_mean  =  17.1233698353
weighted_std  =  0.15988699919
