-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235736235701
cusum  =  0.13754380645
eta  =  0.578159587719
hl_amp_ratio  =  1.34491587298
kurtosis  =  -1.55342157982
n_points  =  439
period  =  0.304911334269
period_SNR  =  68.1553033367
period_log10FAP  =  -76.3185292699
period_uncertainty  =  2.48866581961e-05
phase_cusum  =  0.261092767689
phase_eta  =  0.196525226771
phi21  =  1.69564654944
phi31  =  2.55985506446
quartile31  =  0.39
r21  =  0.205621555908
r31  =  0.10271900783
shapiro_w  =  0.894983053207
skewness  =  0.0247009639
slope_per10  =  -0.058879172535
slope_per90  =  0.0576417749025
stetson_k  =  0.915697282936
weighted_mean  =  16.7399324366
weighted_std  =  0.191306509714
