-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338118295327
cusum  =  0.213214558291
eta  =  0.660293813693
hl_amp_ratio  =  0.178693172476
kurtosis  =  0.991489739453
n_points  =  118
period  =  0.521901509017
period_SNR  =  14.2983715027
period_log10FAP  =  -11.2203540671
period_uncertainty  =  7.39949978857e-05
phase_cusum  =  0.255778380937
phase_eta  =  0.21079539407
phi21  =  0.705722991864
phi31  =  1.66511038824
quartile31  =  0.255
r21  =  0.391971883363
r31  =  0.255132528481
shapiro_w  =  0.801583051682
skewness  =  -1.42185936423
slope_per10  =  -0.186999995882
slope_per90  =  0.299389402652
stetson_k  =  0.592161409168
weighted_mean  =  17.1342022487
weighted_std  =  0.261979016628
