-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265199794193
cusum  =  0.0898708687733
eta  =  0.810118173829
hl_amp_ratio  =  0.481260745037
kurtosis  =  1.18180775464
n_points  =  306
period  =  0.492299876977
period_SNR  =  32.0787229366
period_log10FAP  =  -26.5782809105
period_uncertainty  =  6.55490899759e-05
phase_cusum  =  0.248882331591
phase_eta  =  0.43967960382
phi21  =  3.6585183045
phi31  =  4.81563352345
quartile31  =  0.25
r21  =  0.501801035344
r31  =  0.334367244937
shapiro_w  =  0.929913282394
skewness  =  -0.763503862616
slope_per10  =  -0.0747309904382
slope_per90  =  0.124387556782
stetson_k  =  0.69239278023
weighted_mean  =  16.760895945
weighted_std  =  0.226235663171
