-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.399933204242
cusum  =  0.226180601926
eta  =  0.623435308121
hl_amp_ratio  =  0.202618172897
kurtosis  =  -0.532924826034
n_points  =  223
period  =  0.457747073757
period_SNR  =  35.6939442807
period_log10FAP  =  -30.0578061362
period_uncertainty  =  5.9773711315e-05
phase_cusum  =  0.23841453405
phase_eta  =  0.296335971346
phi21  =  0.502976723949
phi31  =  -1.73057589145
quartile31  =  0.5
r21  =  0.403166105942
r31  =  0.15058311757
shapiro_w  =  0.851603269577
skewness  =  -0.838720624774
slope_per10  =  -0.152739723751
slope_per90  =  0.155757466595
stetson_k  =  0.686984938695
weighted_mean  =  13.7887131605
weighted_std  =  0.337626012067
