-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35784984006
cusum  =  0.230204178115
eta  =  0.466888010356
hl_amp_ratio  =  0.335502089221
kurtosis  =  -0.550459832045
n_points  =  164
period  =  0.46518671438
period_SNR  =  24.297922765
period_log10FAP  =  -23.3388732318
period_uncertainty  =  4.70574800607e-05
phase_cusum  =  0.241644971954
phase_eta  =  0.136159714057
phi21  =  3.80517124744
phi31  =  4.66216542374
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.334119197142
r31  =  0.225327260994
shapiro_w  =  0.892225325108
skewness  =  -0.783732095448
slope_per10  =  -0.145483460369
slope_per90  =  0.307000009343
stetson_k  =  0.741654383381
weighted_mean  =  16.1020159747
weighted_std  =  0.285843741694
