-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245166973577
cusum  =  0.168310959604
eta  =  0.761717461091
hl_amp_ratio  =  0.798095236041
kurtosis  =  -0.9870085069
n_points  =  165
period  =  0.587268152098
period_SNR  =  17.9124611543
period_log10FAP  =  -15.8514478209
period_uncertainty  =  7.49975303844e-05
phase_cusum  =  0.287929131968
phase_eta  =  0.24187935795
phi21  =  0.737981944958
phi31  =  2.00334939582
quartile31  =  0.45
r21  =  0.523740983827
r31  =  0.397330252489
shapiro_w  =  0.960730850697
skewness  =  -0.26309029496
slope_per10  =  -0.180710193626
slope_per90  =  0.32005000161
stetson_k  =  0.849770966656
weighted_mean  =  16.4189539112
weighted_std  =  0.249047124417
