-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241584317892
cusum  =  0.0927500482404
eta  =  0.692656617302
hl_amp_ratio  =  0.503049346573
kurtosis  =  -0.230630546327
n_points  =  489
period  =  0.563076657623
period_SNR  =  56.0277902955
period_log10FAP  =  -53.7345265658
period_uncertainty  =  8.4872282332e-05
phase_cusum  =  0.22567477495
phase_eta  =  0.524318625715
phi21  =  0.884035252285
phi31  =  2.20107369745
quartile31  =  0.35
r21  =  0.446059473258
r31  =  0.265913311365
shapiro_w  =  0.950489521027
skewness  =  -0.681123975613
slope_per10  =  -0.0691775670784
slope_per90  =  0.0787967957367
stetson_k  =  0.74613388066
weighted_mean  =  17.6193334786
weighted_std  =  0.238973778309
