-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36157362945
cusum  =  0.131496938687
eta  =  0.493966284202
hl_amp_ratio  =  0.444759481611
kurtosis  =  -0.582693427575
n_points  =  312
period  =  0.484305521514
period_SNR  =  36.197120225
period_log10FAP  =  -39.3338518977
period_uncertainty  =  6.33046023028e-05
phase_cusum  =  0.217078417438
phase_eta  =  0.186138064596
phi21  =  0.693406307736
phi31  =  -1.32979548295
quartile31  =  0.4625
r21  =  0.427323195803
r31  =  0.287808698344
shapiro_w  =  0.911299943924
skewness  =  -0.70719972155
slope_per10  =  -0.109579761257
slope_per90  =  0.144834397508
stetson_k  =  0.773509219688
weighted_mean  =  15.8505714334
weighted_std  =  0.311968417444
