-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269983227625
cusum  =  0.147429619342
eta  =  0.614620003326
hl_amp_ratio  =  0.566816143197
kurtosis  =  -0.696694616224
n_points  =  113
period  =  0.560586209005
period_SNR  =  11.9391335926
period_log10FAP  =  -8.91092385521
period_uncertainty  =  6.72206028018e-05
phase_cusum  =  0.286561393948
phase_eta  =  0.250452216813
phi21  =  -2.58306621237
phi31  =  -4.37405032795
quartile31  =  0.41
r21  =  0.572377830956
r31  =  0.412276607516
shapiro_w  =  0.940107226372
skewness  =  -0.53608770012
slope_per10  =  -0.249909326188
slope_per90  =  0.331816674055
stetson_k  =  0.805174607066
weighted_mean  =  16.4817888141
weighted_std  =  0.274160606639
