-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317556658933
cusum  =  0.0851767749835
eta  =  0.484203012008
hl_amp_ratio  =  0.616912118692
kurtosis  =  -0.43406365564
n_points  =  405
period  =  0.502469531078
period_SNR  =  48.3811449095
period_log10FAP  =  -50.8032699232
period_uncertainty  =  6.58855474893e-05
phase_cusum  =  0.269574456986
phase_eta  =  0.548104674433
phi21  =  0.829854657535
phi31  =  1.85799941626
quartile31  =  0.46
r21  =  0.31039534727
r31  =  0.148898939952
shapiro_w  =  0.970349252224
skewness  =  -0.457553052381
slope_per10  =  -0.0467245361414
slope_per90  =  0.057302198781
stetson_k  =  0.792544238313
weighted_mean  =  16.5482293521
weighted_std  =  0.288604279466
