-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304036044036
cusum  =  0.147078518356
eta  =  0.587579097834
hl_amp_ratio  =  0.382217238548
kurtosis  =  -0.204669033738
n_points  =  414
period  =  0.589186950485
period_SNR  =  44.9261832667
period_log10FAP  =  -49.783388636
period_uncertainty  =  9.33912891034e-05
phase_cusum  =  0.250022197869
phase_eta  =  0.17636479889
phi21  =  -2.32360069833
phi31  =  -4.28292987773
quartile31  =  0.335
r21  =  0.498567920294
r31  =  0.288374148749
shapiro_w  =  0.917710006237
skewness  =  -0.833756903453
slope_per10  =  -0.103011989125
slope_per90  =  0.145016720994
stetson_k  =  0.722383332521
weighted_mean  =  16.307302837
weighted_std  =  0.248360426324
