-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239362649134
cusum  =  0.320326529363
eta  =  0.528671541619
hl_amp_ratio  =  0.431946282079
kurtosis  =  -0.0398076367679
n_points  =  150
period  =  0.546314153764
period_SNR  =  17.3190310153
period_log10FAP  =  -14.3753722164
period_uncertainty  =  6.48174837106e-05
phase_cusum  =  0.246845951445
phase_eta  =  0.280161117866
phi21  =  4.05793618106
phi31  =  5.14254571389
quartile31  =  0.27
r21  =  0.48284825458
r31  =  0.246806435857
shapiro_w  =  0.915974378586
skewness  =  -0.884153066082
slope_per10  =  -0.276089918084
slope_per90  =  0.224133329466
stetson_k  =  0.736806419644
weighted_mean  =  16.8275142323
weighted_std  =  0.190920773314
