-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336177724106
cusum  =  0.072410384543
eta  =  0.601790104313
hl_amp_ratio  =  0.445664836944
kurtosis  =  -0.414311447341
n_points  =  537
period  =  0.515890574075
period_SNR  =  63.4168251606
period_log10FAP  =  -71.5777623668
period_uncertainty  =  8.33470710658e-05
phase_cusum  =  0.219591961682
phase_eta  =  0.212696165998
phi21  =  -2.35215590817
phi31  =  -1.35348447059
quartile31  =  0.46
r21  =  0.476983408513
r31  =  0.358838951569
shapiro_w  =  0.922577321529
skewness  =  -0.710215129007
slope_per10  =  -0.0453621852031
slope_per90  =  0.0643898511892
stetson_k  =  0.738874719052
weighted_mean  =  17.0436276344
weighted_std  =  0.305657463986
