-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341248417952
cusum  =  0.133128886697
eta  =  0.464574867382
hl_amp_ratio  =  0.371833959481
kurtosis  =  -0.06146231689
n_points  =  312
period  =  0.60300167361
period_SNR  =  38.7335172457
period_log10FAP  =  -41.3399146908
period_uncertainty  =  9.81384169231e-05
phase_cusum  =  0.201184617184
phase_eta  =  0.254014286762
phi21  =  -2.53586898428
phi31  =  -1.62891325275
quartile31  =  0.37
r21  =  0.438124652922
r31  =  0.270850040831
shapiro_w  =  0.900307297707
skewness  =  -0.910002546297
slope_per10  =  -0.132400002331
slope_per90  =  0.146360002458
stetson_k  =  0.696064685239
weighted_mean  =  16.8587425215
weighted_std  =  0.291115965799
