-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319286989016
cusum  =  0.107968464043
eta  =  0.561145862592
hl_amp_ratio  =  0.427848339322
kurtosis  =  -0.228716865011
n_points  =  414
period  =  0.529740966197
period_SNR  =  44.9670082728
period_log10FAP  =  -51.1989758563
period_uncertainty  =  9.0590146786e-05
phase_cusum  =  0.246867395543
phase_eta  =  0.0785163806285
phi21  =  -2.35516128106
phi31  =  -1.08277688312
quartile31  =  0.37
r21  =  0.505359728163
r31  =  0.350867481549
shapiro_w  =  0.913010239601
skewness  =  -0.832437845522
slope_per10  =  -0.139694364794
slope_per90  =  0.195077181349
stetson_k  =  0.770533995217
weighted_mean  =  13.0630129241
weighted_std  =  0.264865866308
