-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186359576618
cusum  =  0.125022957438
eta  =  1.25381088667
hl_amp_ratio  =  0.939688623275
kurtosis  =  0.073918322547
n_points  =  528
period  =  0.606186930962
period_SNR  =  50.4046603861
period_log10FAP  =  -40.8327818103
period_uncertainty  =  9.59035162523e-05
phase_cusum  =  0.177828469632
phase_eta  =  1.11965410146
phi21  =  0.955677446972
phi31  =  -0.674379500195
quartile31  =  0.28
r21  =  0.414208154605
r31  =  0.209195219678
shapiro_w  =  0.995266675949
skewness  =  0.00399208299221
slope_per10  =  -0.0495539816896
slope_per90  =  0.0472294596
stetson_k  =  0.815587197494
weighted_mean  =  18.6791849522
weighted_std  =  0.191837573079
