-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258608542445
cusum  =  0.144244298509
eta  =  0.546094885516
hl_amp_ratio  =  0.906930160559
kurtosis  =  -0.584487944717
n_points  =  134
period  =  0.579136987849
period_SNR  =  13.1758981878
period_log10FAP  =  -11.1088466897
period_uncertainty  =  8.23046968729e-05
phase_cusum  =  0.298036591281
phase_eta  =  0.421198929676
phi21  =  -0.0564198237315
phi31  =  -0.048245014979
quartile31  =  0.38
r21  =  0.366068232992
r31  =  0.131997292488
shapiro_w  =  0.96632283926
skewness  =  -0.243193766
slope_per10  =  -0.217316269162
slope_per90  =  0.344919636874
stetson_k  =  0.857115095459
weighted_mean  =  12.2423134328
weighted_std  =  0.244103336875
