-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.171976546285
cusum  =  0.114504730209
eta  =  1.11993230168
hl_amp_ratio  =  0.865632100868
kurtosis  =  -0.52402667735
n_points  =  472
period  =  0.606840243254
period_SNR  =  40.7030439091
period_log10FAP  =  -32.1212912784
period_uncertainty  =  9.61102720725e-05
phase_cusum  =  0.196941692799
phase_eta  =  0.936819525933
phi21  =  0.713723320822
phi31  =  -0.373512398361
quartile31  =  0.3
r21  =  0.584543489964
r31  =  0.371847408669
shapiro_w  =  0.992207407951
skewness  =  -0.148920772637
slope_per10  =  -0.0475530618555
slope_per90  =  0.0498546308282
stetson_k  =  0.812670778372
weighted_mean  =  18.4429623633
weighted_std  =  0.2082798683
