-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345183889572
cusum  =  0.123572296384
eta  =  0.533720415381
hl_amp_ratio  =  0.784153666215
kurtosis  =  -0.816134446884
n_points  =  476
period  =  0.540242503948
period_SNR  =  54.3103637795
period_log10FAP  =  -60.2397567553
period_uncertainty  =  9.14012834556e-05
phase_cusum  =  0.283666334285
phase_eta  =  0.157212384295
phi21  =  0.773844887259
phi31  =  -1.09664806431
quartile31  =  0.45
r21  =  0.510487514294
r31  =  0.318709008766
shapiro_w  =  0.965652942657
skewness  =  -0.359928639603
slope_per10  =  -0.0814518505938
slope_per90  =  0.0710919607293
stetson_k  =  0.814744042955
weighted_mean  =  16.9993003596
weighted_std  =  0.293037706835
