-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.181006674176
cusum  =  0.0939337254635
eta  =  0.616022306747
hl_amp_ratio  =  0.518247974915
kurtosis  =  0.189034158148
n_points  =  371
period  =  0.556263040324
period_SNR  =  33.3027753551
period_log10FAP  =  -34.2246930294
period_uncertainty  =  8.27033975808e-05
phase_cusum  =  0.184366752167
phase_eta  =  1.02138225454
phi21  =  -2.48641400784
phi31  =  -2.03568062488
quartile31  =  0.22
r21  =  0.314934275335
r31  =  0.084696403164
shapiro_w  =  0.935196220875
skewness  =  -0.856361596193
slope_per10  =  -0.070926246923
slope_per90  =  0.0950355291906
stetson_k  =  0.770432723501
weighted_mean  =  13.5811418775
weighted_std  =  0.176828088064
