-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362297333939
cusum  =  0.126653999754
eta  =  0.622681899565
hl_amp_ratio  =  0.380903682161
kurtosis  =  -0.00427171851385
n_points  =  337
period  =  0.513864721593
period_SNR  =  38.7949376506
period_log10FAP  =  -41.1918805921
period_uncertainty  =  7.10307324752e-05
phase_cusum  =  0.23760668829
phase_eta  =  0.0754363218653
phi21  =  0.655688883524
phi31  =  1.6268026558
quartile31  =  0.38
r21  =  0.458881530168
r31  =  0.324784724947
shapiro_w  =  0.878072738647
skewness  =  -0.961813222853
slope_per10  =  -0.112659416327
slope_per90  =  0.187174882028
stetson_k  =  0.709247142221
weighted_mean  =  16.0735079073
weighted_std  =  0.304121205042
