-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291911117474
cusum  =  0.169136929932
eta  =  0.623888339208
hl_amp_ratio  =  0.478225765063
kurtosis  =  -0.822470088559
n_points  =  192
period  =  0.551351632509
period_SNR  =  22.072484125
period_log10FAP  =  -19.8556585437
period_uncertainty  =  8.11814070298e-05
phase_cusum  =  0.284515598224
phase_eta  =  0.275931539073
phi21  =  0.745184506102
phi31  =  2.08737609392
quartile31  =  0.425
r21  =  0.525122494178
r31  =  0.315222752598
shapiro_w  =  0.924774706364
skewness  =  -0.560890186875
slope_per10  =  -0.223099162937
slope_per90  =  0.42171022236
stetson_k  =  0.810406227755
weighted_mean  =  13.7574055637
weighted_std  =  0.253780212545
