-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.109564026085
cusum  =  0.19466140808
eta  =  0.739981001056
hl_amp_ratio  =  0.845409775505
kurtosis  =  -1.02940303897
n_points  =  362
period  =  0.654873007442
period_SNR  =  50.256348118
period_log10FAP  =  -53.8470258911
period_uncertainty  =  0.000119441349011
phase_cusum  =  0.25327833888
phase_eta  =  0.457505134667
phi21  =  -2.13169364153
phi31  =  -2.53746636577
quartile31  =  0.16
r21  =  0.240056903055
r31  =  0.0630729392947
shapiro_w  =  0.945941567421
skewness  =  -0.22031411312
slope_per10  =  -0.278527778659
slope_per90  =  0.184327737404
stetson_k  =  0.876804411294
weighted_mean  =  15.1958748199
weighted_std  =  0.0871498081538
