-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285735927853
cusum  =  0.140478227789
eta  =  0.847878996503
hl_amp_ratio  =  2.01594700389
kurtosis  =  -1.3909066719
n_points  =  82
period  =  0.320102478489
period_SNR  =  17.2772337292
period_log10FAP  =  -11.3142895258
period_uncertainty  =  2.43739039325e-05
phase_cusum  =  0.276240831438
phase_eta  =  0.152690682745
phi21  =  1.8791246694
phi31  =  3.82593349672
quartile31  =  0.395
r21  =  0.104010102619
r31  =  0.0326132470381
shapiro_w  =  0.910334825516
skewness  =  0.26062546607
slope_per10  =  -0.248153735348
slope_per90  =  0.337000004947
stetson_k  =  0.848967886951
weighted_mean  =  11.1086585366
weighted_std  =  0.207204165811
