-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.253700706903
cusum  =  0.114884969103
eta  =  0.717436864949
hl_amp_ratio  =  0.343654291987
kurtosis  =  0.109058067512
n_points  =  328
period  =  0.55548377107
period_SNR  =  41.0889322338
period_log10FAP  =  -39.8463107065
period_uncertainty  =  8.30021790355e-05
phase_cusum  =  0.266228997167
phase_eta  =  0.330336036412
phi21  =  0.796848176739
phi31  =  2.16683803979
quartile31  =  0.26
r21  =  0.374041584227
r31  =  0.22833247043
shapiro_w  =  0.928026556969
skewness  =  -0.777272547354
slope_per10  =  -0.0894162228245
slope_per90  =  0.190058684878
stetson_k  =  0.710315659895
weighted_mean  =  16.0154964769
weighted_std  =  0.173738836589
