-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.398429920964
cusum  =  0.151267576946
eta  =  0.556472304065
hl_amp_ratio  =  0.353191519278
kurtosis  =  -0.683132424308
n_points  =  382
period  =  0.482083799691
period_SNR  =  45.3519363901
period_log10FAP  =  -51.2309306939
period_uncertainty  =  6.20634182194e-05
phase_cusum  =  0.265427694045
phase_eta  =  0.0739267376574
phi21  =  -2.40014349508
phi31  =  -1.42665192676
quartile31  =  0.5475
r21  =  0.422661561582
r31  =  0.344392109191
shapiro_w  =  0.894532978535
skewness  =  -0.736383301681
slope_per10  =  -0.0798033520927
slope_per90  =  0.108800073681
stetson_k  =  0.733934848278
weighted_mean  =  16.8185506503
weighted_std  =  0.361475071472
