-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325703495774
cusum  =  0.10927154045
eta  =  0.472186355321
hl_amp_ratio  =  0.46496962653
kurtosis  =  -0.597142014748
n_points  =  350
period  =  0.4944005187
period_SNR  =  41.1822805221
period_log10FAP  =  -43.5128232796
period_uncertainty  =  6.57517458101e-05
phase_cusum  =  0.231449684226
phase_eta  =  0.344379721739
phi21  =  0.776555978622
phi31  =  1.98002062333
quartile31  =  0.44
r21  =  0.468416008438
r31  =  0.296727187384
shapiro_w  =  0.927525222301
skewness  =  -0.658993916147
slope_per10  =  -0.0762364725817
slope_per90  =  0.146931879739
stetson_k  =  0.774001587216
weighted_mean  =  15.707122217
weighted_std  =  0.295519823442
