-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.190613212098
cusum  =  0.159412730749
eta  =  0.598231859696
hl_amp_ratio  =  0.712965942192
kurtosis  =  -0.696356110337
n_points  =  342
period  =  0.568741951652
period_SNR  =  36.5084939896
period_log10FAP  =  -36.6302049945
period_uncertainty  =  8.70114993625e-05
phase_cusum  =  0.255613982372
phase_eta  =  0.323143686121
phi21  =  -2.41826183432
phi31  =  -4.27654508247
quartile31  =  0.28
r21  =  0.602275814582
r31  =  0.360563409405
shapiro_w  =  0.952669203281
skewness  =  -0.446840750567
slope_per10  =  -0.142206921532
slope_per90  =  0.166329795224
stetson_k  =  0.825595714141
weighted_mean  =  15.9174802787
weighted_std  =  0.196447784053
