-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178243085638
cusum  =  0.145724178006
eta  =  0.486382162544
hl_amp_ratio  =  0.965922329138
kurtosis  =  -1.30793573731
n_points  =  478
period  =  0.346872524894
period_SNR  =  70.9360360283
period_log10FAP  =  -86.1370046351
period_uncertainty  =  3.14014092938e-05
phase_cusum  =  0.230136973811
phase_eta  =  0.223074557173
phi21  =  1.32598200273
phi31  =  1.77222396432
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0996314314003
r31  =  0.0472364981227
shapiro_w  =  0.94444334507
skewness  =  0.0293680904841
slope_per10  =  -0.0634892755278
slope_per90  =  0.0719341821402
stetson_k  =  0.879667148308
weighted_mean  =  16.4754199425
weighted_std  =  0.134194961055
