-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.368792396242
cusum  =  0.091026395058
eta  =  0.655846448511
hl_amp_ratio  =  0.180402329319
kurtosis  =  -0.078862113849
n_points  =  382
period  =  0.505464258698
period_SNR  =  46.4288014696
period_log10FAP  =  -47.349652665
period_uncertainty  =  5.57384644477e-05
phase_cusum  =  0.235987155422
phase_eta  =  0.0408639725687
phi21  =  3.88427497644
phi31  =  4.74613466435
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.491758034647
r31  =  0.371865169922
shapiro_w  =  0.840760529041
skewness  =  -1.05467956737
slope_per10  =  -0.149174688659
slope_per90  =  0.25327164103
stetson_k  =  0.6706185383
weighted_mean  =  15.481241102
weighted_std  =  0.309232691306
