-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235532382093
cusum  =  0.117572588336
eta  =  0.516203328291
hl_amp_ratio  =  0.57045366693
kurtosis  =  -0.604384483292
n_points  =  467
period  =  1.52029473099
period_SNR  =  51.5312986834
period_log10FAP  =  -55.5095916842
period_uncertainty  =  0.000482556700258
phase_cusum  =  0.208005042042
phase_eta  =  0.479798309579
phi21  =  0.945060180867
phi31  =  -0.94743880082
quartile31  =  0.27
r21  =  0.421356332955
r31  =  0.16700974661
shapiro_w  =  0.956066429615
skewness  =  -0.510571028496
slope_per10  =  -0.186123763412
slope_per90  =  0.47960584908
stetson_k  =  0.763659409231
weighted_mean  =  14.3666666667
weighted_std  =  0.205926211215
