-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226980061994
cusum  =  0.191286624844
eta  =  0.629771950528
hl_amp_ratio  =  0.681237385579
kurtosis  =  -0.887666397119
n_points  =  423
period  =  0.585837594063
period_SNR  =  49.2648352773
period_log10FAP  =  -54.0486161884
period_uncertainty  =  9.53449659786e-05
phase_cusum  =  0.241714719637
phase_eta  =  0.444722456386
phi21  =  -2.06258446006
phi31  =  -3.63154368659
quartile31  =  0.33
r21  =  0.348761569665
r31  =  0.2288669659
shapiro_w  =  0.965811729431
skewness  =  -0.305978459545
slope_per10  =  -0.0719038980733
slope_per90  =  0.0836865104749
stetson_k  =  0.83050458351
weighted_mean  =  16.8859785336
weighted_std  =  0.206280634825
