-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408928063512
cusum  =  0.123111458656
eta  =  0.55914563706
hl_amp_ratio  =  0.439231788737
kurtosis  =  -0.346144755388
n_points  =  238
period  =  0.467910769664
period_SNR  =  26.6982533463
period_log10FAP  =  -26.3968689252
period_uncertainty  =  5.98994798794e-05
phase_cusum  =  0.233425954551
phase_eta  =  0.374054665507
phi21  =  0.674049345001
phi31  =  1.77725475977
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.440284799467
r31  =  0.208159857141
shapiro_w  =  0.926398038864
skewness  =  -0.705200911605
slope_per10  =  -0.130762801979
slope_per90  =  0.137397688204
stetson_k  =  0.726256075525
weighted_mean  =  16.7316813714
weighted_std  =  0.306458220954
