-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333103090187
cusum  =  0.349038285412
eta  =  0.0894061271796
hl_amp_ratio  =  3.72716899443
kurtosis  =  1.33678857905
n_points  =  316
period  =  1.12280020991
period_SNR  =  13.8017378726
period_log10FAP  =  -15.4166968058
period_uncertainty  =  0.000342609639405
phase_cusum  =  0.253494215881
phase_eta  =  1.21229522373
phi21  =  -2.90286776552
phi31  =  -4.13486715936
quartile31  =  0.34
r21  =  0.309194338566
r31  =  0.0712430519673
shapiro_w  =  0.754842340946
skewness  =  1.57559500844
slope_per10  =  -0.228897949378
slope_per90  =  0.254300003871
stetson_k  =  0.629342185505
weighted_mean  =  14.7417437235
weighted_std  =  0.485840283171
